-1 -0.5 0 0.5 1 -1

-0.5

0

0.5

1

x p

Udempet

-1 -0.5 0 0.5 1 -1

-0.5

0

0.5

1

x p

Underkritisk dempet

-1 -0.5 0 0.5 1 -1

-0.5

0

0.5

1

x p

Overkritisk dempet