Framdriftsplan (pr 08.01.2017) TFY4106 Fysikk Vår 2017

Litteraturhenvisninger:

YF = Young og Freedman (University Physics 14. utgave, eller eldre) LL/LHL = Lien og Løvhøiden (Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 1 Mekanikk) og Lillestøl, Hunderi og Lien (Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme)

Uke Tema YF LL/LHL 2-11 KLASSISK DYNAMIKK MED 1-10, 14-16 1-6, 9-10

SVINGNINGER OG BØLGER 2 Størrelser og enheter. SI-systemet 1

Kinematikk 2, 3 1 Sirkelbevegelse 3.4 1.7 (eks 1.6), 1.8 Newtons lover 4, 5 2, 3 Fundamentale krefter i naturen. 5.5 2.1 Newtons gravitasjonslov og Coulombs lov 3 Tyngde 4.4 2.5 Kontaktkrefter 4.1 3 Normalkraft. Snordrag.

Friksjon 5.3 3.1 Friksjon i fluider 5.3 (8) Newtons lover, anvendelser. 5 3 Eksempel: Snor rundt sylinder Arbeid og energi 6, 7 4 Arbeid 6.1 - 6.3 4.1 Effekt 6.4 4.1 Kinetisk energi 6.2 4.2 Konservativ kraft. 7.3 4.4 Potensiell energi. 7.1 - 7.4 4.3 - 4.5 4 Mekanisk energibevarelse 7.1 - 7.3 4.5 Friksjonsarbeid 7.3 4.5 Labforelesning (mandag 09.15) Impuls. Impulsbevarelse 8 5 Kollisjoner 8.3 - 8.4 5.3 Sentralt støt 8.2 - 8.4 5.3 5 Rakettprinsipp 8.6 5.4 Massesenter (Tyngdepunkt) 8.5 5.6, 5.8 Massesenter, kontinuerlig massefordeling Oppg 8.115, 8.116 6.1 Potensiell energi for partikkelsystem i tyngdefeltet Tyngdepunktbevegelsen 8.5 5.8 ROTASJON 9, 10 5, 6 Sirkelbevegelse (delvis repetisjon) 9.1 - 9.3 1.8

Uke Tema YF LL/LHL Rotasjonsenergi 9.4 6.4 Treghetsmoment 9.4 6.2, 6.3 Kinetisk energi for stivt legeme 10.3 6.6 Beregning av I 9.6 6.3 Steiners sats 9.5 6.3 Ren rulling 10.3 6.7 6 Sluring 10.3 6.7 Kinetisk energi ved ren rulling 10.3 6.6 Rulling på skråplan Rotasjonsdynamikk Akse med fast orientering Dreiemoment og N2 for rotasjon Rotasjon og arbeid 10.4 6.4 Eksempler Rulling på skråplan, Snelle i likevekt Tredimensjonal rotasjonsdynamikk Dreiemoment 10.1 5.5, 6.4 Dreieimpuls 10.5 6.6 N2 for rotasjon (Spinnsatsen) 10.5 6.6 Bevaringslover for E, p og L Dreieimpuls for stivt legeme 10.5 6.6 Mekanisk likevekt 11.1 - 11.3 7.1 7 Eksempler, demonstrasjoner: 9, 10 5, 6 Snelle på skråplan Snooker 6.7 Presesjon 10.7 6.10 Piruett, Roterende student 10.6 6.5 SVINGNINGER 14 9 Harmonisk oscillator 14.2 9.1 - 9.3 Energi i harmonisk oscillator 14.3 9.4 Dempet fri svingning 14.7 9.7 Tvungen svingning. Resonans 14.8 9.9 8 Matematisk pendel 14.5 9.6 Fysisk pendel 14.6 9.6 Torsjonspendel 14.4 9.6 BØLGER 15, 16, 11.4 10, 7.2 Innledning Harmonisk bølge 15.2, 15.3 10.2 Transversal bølge på streng; bølgeligning 15.4 10.1 9 Elastisitet 11.4 7.2 Longitudinale mekaniske bølger. Lyd 16.1, 16.2 10.6 Energi, effekt, intensitet, desibelskalaen 15.5, 16.3 10.5, 10.6 10 Bølger i vilkårlig retning

I(r) for kule-, sylinder- og plane bølger Stående bølger 15.7, 15.8, 16.4 10.3 Dopplereffekt 16.8 10.8 Interferens 15.6, 16.6 10.7 Svevning (interferens i tid) 16.7 10.7 Gruppehastighet og dispersjon Overflatebølger på vann

Uke Tema YF LL/LHL 11 - 17 TERMISK FYSIKK 17 - 20 (11, 12) (7, 8) 13 - 18 11 Innledning

System og omgivelser Trykk 11.4, 12.2, 12.3 7.2, 8.1 - 8.4 Temperatur og termisk likevekt 17.1 13.1 Tilstandsligning for ideell gass 18.1 13.3 Termodynamiske koeffisienter 17.4 13.2 Atmosfære og trykk; eksempel Varme. Varmekapasitet 17.5 15.2 Faseoverganger. Latent varme 17.6, 18.6 13.2, 17.10 12 Clapeyrons ligning 17.10 Luftfuktighet. Damptrykk-kurven 17.10 Varmetransport 17 18 Konveksjon og varmeovergangstall 17.7 18.2 Varmeledning 17.7 18.1 Fouriers lov 17.7 18.1 Analogi mellom Fouriers lov og Ohms lov 13 Serie- og parallellkobling av varmemotstander

Stråling; 17.7 18.4 Stefan-Boltzmanns lov 17.7, 39.5 18.4 Plancks fordelingslov 39.5 18.4 Wiens forskyvningslov 39.5 18.4 Eksempler, stråling Mikroskopisk tolkning av p og T 18.3 14.1 1. hovedsetning 19, 20 15, 13 Reversibel og irreversibel prosess 20.1 15, 13 Arbeid 19.2 13.5 Indre energi 19.4, 19.6 13.6 Energibevarelse (1. hovedsetning) 19.4 15 C_V og C_p for ideell gass 18.4 15.2, 14.2 Adiabatiske prosesser 19.8 15.3 Kretsprosesser 19.4 15.1 Carnotprosessen 20.6 15.4 14 Varmekraftmaskin, kjøleskap/varmepumpe 20.2-20.4 16.3, 16.4 Eksempel: Newtons avkjølingslov Bensinmotor, Otto-syklusen 20.3 16.4 2. hovedsetning. 20 16, 17 Entropi 20.7 17.1 Prinsippet om entropiens økning 20.7 17.3 Eksempler, entropi Mikroskopisk tolkning av entropi 20.8 17.11 15 Påske 16 Oppgaver?

Siste forelesning: Torsdag 20. april. Spørretime før eksamen: Avtales.

Eksamen: Torsdag 18. mai kl 09.00 – 13.00. 50 flervalgsoppgaver.