0 0.5 1 1.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

y (cm)

Normert intensitet

To spalter, høyre halvdel mellom y = 0 og y = 1.5 cm

a=0.04,d=0.25 a=0.04,d=0.50 a=0.08,d=0.25 a=0.08,d=0.50