1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

y (cm)

Normert intensitet

To spalter, høyre halvdel av første sidetopp

a=0.04,d=0.25 a=0.04,d=0.50 a=0.08,d=0.25 a=0.08,d=0.50