-10 -5 0 5 10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 spalte, bredde: 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 mm

y (cm)

Normert intensitet

0.02 0.04 0.08 0.16